MAUS - Das M�nchener Automatische Segmentationssystem

1

Das M�nchener AUtomatische Segmentationssystem (MAUS)

Andreas Kipp M.-B. Wesenick

Ludwig-Maximilians-Universit�t M�nchen

Memo Nr. 95 November 1995

Plosive

Frikative

Nasale